Copyright: Hewlett-Packard, Inc.


Was ist Infrarot?

Infrarot ist Licht, das im Spektrum jenseits des roten Lichts liegt. Zwar ist es für das menschliche Auge unsichtbar, Infrarot-Sender und -Empfänger können Infrarot-Signale aber senden und empfangen.


Was ist der Infrarot-Monitor?

Mit dem Infrarot-Monitor können Sie die Infrarot-Aktivität Ihres Computers überwachen. Mit dem Infrarot-Monitor können Sie:

feststellen, welche Infrarot-Geräte sich in Reichweite Ihres Computers befinden.

feststellen, ob Ihr Computer aktuell Daten mit einem Infrarot-Gerät austauscht, und wenn das der Fall ist, wie gut die Übertragungsqualität ist.

steuern, wie der Infrarot-Monitor den Status der von ihm ermittelten Infrarot-Aktivität mitteilt.

entscheiden, welche Arten von Infrarot-Aktivität Sie zulassen möchten.


Suchen eines Infrarot-Geräts
So suchen Sie ein Infrarot-Gerät

Um Daten mit einem anderen Infrarot-Gerät auszutauschen, müssen Sie sicherstellen, daß die Infrarot-Übertragung eingeschaltet ist. Außerdem müssen die Geräte so plaziert sein, daß sie Infrarotlicht zueinander senden können. Damit dieses Senden von Licht von Gerät zu Gerät funktioniert, müssen sich die Geräte ungefähr gegenüberstehen und dürfen nicht weiter voneinander entfernt sein als ein bis drei Meter (drei bis neun Fuß).

Tip

Informationen, wie Sie feststellen, ob Ihr Gerät sich innerhalb der Reichweite befindet, finden Sie unter Siehe auch.

 Siehe auch


Feststellen, ob ein Gerät sich innerhalb der Reichweite befindet
So stellen Sie fest. ob ein Gerät sich innerhalb der Reichweite befindet

1	Klicken Sie hierauf [image], um den Infrarot-Monitor zu öffnen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.

3	Vergewissern Sie sich, daß die Option zum Suchen von Geräten markiert ist, und daß das Zeitintervall zwischen den Suchvorgängen eine kleine Zahl ist (zum Beispiel drei Sekunden).

Wenn die Option zum Suchen von Geräten nicht zur Verfügung steht, klicken Sie auf die Option zum Aktivieren der Infrarot-Übertragung.

4	Klicken Sie auf Übernehmen.

5	Klicken Sie auf die Registerkarte Status.

6	Ändern Sie die Plazierung der Geräte, bis der Infrarot-Monitor bestätigt, daß die Reichweite angemessen ist.

 Siehe auch


Drucken auf einem Infrarot-Drucker
So drucken Sie auf einem Infrarot-Drucker

1	Vergewissern Sie sich, daß Ihr Infrarot-Drucker sich innerhalb der Reichweite befindet.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie das feststellen können, sehen Sie unter Siehe auch nach.

2	Vergewissern Sie sich, daß der Drucker dem Infrarot-Druckeranschluß zugewiesen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Siehe auch.

3	Drucken Sie wie gewohnt.

 Siehe auch


Zuweisen eines Druckers zu einem Infrarot-Anschluß
So weisen Sie einem Infrarot-Anschluß einen Drucker zu

1	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie anschließend auf Drucker.

2	Klicken Sie auf das Symbol für den Drucker, den Sie verwenden möchten.

3	Klicken Sie im Menü Datei auf Eigenschaften.

4	Klicken Sie auf die Registerkarte Details.

5	Vergewissern Sie sich, daß der Anschluß, der unter Anschluß für die Druckausgabe aufgelistet ist, der Infrarot-Anschluß ist.

 Siehe auch


Installieren von Software für ein Infrarot-Gerät
So installieren Sie Software für ein Infrarot-Gerät

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste. Vergewissern Sie sich, daß Plug & Play aktivieren markiert ist.

2	Prüfen Sie, ob das neue Gerät sich innerhalb der Reichweite befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Siehe auch.

Anmerkung

Wenn Sie nicht wissen, ob das Gerät, das Sie installieren, Plug & Play unterstützt, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach. Wenn das Gerät Plug & Play nicht unterstützt, installieren Sie es, indem Sie auf das Symbol Hardware in der Systemsteuerung doppelklicken.

 Siehe auch


Einrichten einer PC-Direktverbindung über Infrarot
So richten Sie eine PC-Direktverbindung über Infrarot ein

1	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Programme und anschließend auf Zubehör, und klicken Sie dann auf PC-Direktverbindung.

2	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3	Wenn Sie aufgefordert werden, den Anschluß auszuwählen, den Sie verwenden möchten, klicken Sie auf den Infrarot-COM-Anschluß und dann auf Weiter.

Anmerkung

Wenn Sie mit PC-Direktverbindung über Infrarot arbeiten, tritt die Infrarot-Übertragung an die Stelle des Kabels. Sie brauchen kein serielles oder paralleles Kabel zu verwenden.

 Siehe auch


Einschalten der Infrarot-Übertragung
So schalten Sie die Infrarot-Übertragung ein

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste.

2	Vergewissern Sie sich, daß Infrarot-Übertragung aktivieren markiert ist.

Tips

Um die Infrarot-Übertragung auszuschalten, vergewissern Sie sich, daß dieser Eintrag nicht markiert ist.

Wenn das Symbol in der Task-Leiste nicht sichtbar ist, sehen Sie unter Siehe auch nach.

Wenn die Infrarot-Übertragung ausgeschaltet ist, sind auch die Optionen Geräte in Reichweite suchen und Status anzeigen und Software-Installation für Plug & Play-Geräte in Reichweite aktivieren ausgeschaltet.

 Siehe auch


Einschalten von Suchen und Statusanzeige für Infrarot-Geräte
So schalten Sie die Suche und die Statusanzeige von Infrarot-Geräten ein

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste.

2	Vergewissern Sie sich, daß Geräte in Reichweite suchen markiert ist.

Anmerkungen

Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn die Infrarot-Übertragung aktiviert ist.

Um die Suche und Statusanzeige auszuschalten, vergewissern Sie sich, daß dieser Eintrag nicht markiert ist. Wenn Sie die Suche und Statusanzeige ausschalten, können Sie nicht feststellen, ob sich Infrarot-Geräte innerhalb der Reichweite befinden.

Wenn das Symbol in der Task-Leiste nicht sichtbar ist, sehen Sie unter Siehe auch nach.

 Siehe auch


Einschalten der Unterstützung für die Installation von Plug & Play-Geräten
So schalten Sie die Unterstützung für die Installation von Plug & Play-Geräten ein

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste.

2	Vergewissern Sie sich, daß Plug & Play aktivieren markiert ist.

Anmerkungen

Um die Unterstützung für die Installation von Plug & Play-Geräten auszuschalten, vergewissern Sie sich, daß dieser Eintrag nicht markiert ist.

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Infrarot und Suchen eingeschaltet sind.

Wenn das Symbol in der Task-Leiste nicht sichtbar ist, sehen Sie unter Siehe auch nach.

 Siehe auch


Benachrichtigung bei unterbrochener Infrarot-Übertragung
So werden Sie benachrichtigt, wenn die Infrarot-Übertragung unterbrochen ist

1	Klicken Sie in der Task-Leiste auf das Infrarot-Symbol.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.

3	Klicken Sie auf Akustische Signale für Geräte in Reichweite und unterbrochene Übertragung wiedergeben.

Tip

Um Hilfe zu einem Element zu erhalten, klicken Sie auf [image] am oberen Rand des Dialogfeldes und anschließend auf das Element.

 Siehe auch


Einschalten der akustischen Signale für den Infrarot-Monitor
So schalten Sie akustische Signale für den Infrarot-Monitor ein

1	Klicken Sie hierauf [image], um den Infrarot-Monitor anzuzeigen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.

3	Vergewissern Sie sich, daß die Option zum Wiedergeben akustischer Signale markiert ist.

Tips

Um die akustischen Signale für den Infrarot-Monitor auszuschalten, stellen Sie sicher, daß dieses Kästchen nicht markiert ist.

Wenn Ihr Computer über eine Audiokarte verfügt, können Sie auf das Symbol Akustische Signale in der Systemsteuerung doppelklicken, um die Zuweisung von akustischen Signalen an Infrarot-Monitor-Ereignisse zu ändern.

 Siehe auch


Anzeigen des Infrarot-Symbols in der Task-Leiste
So zeigen Sie das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste an

1	Klicken Sie hierauf [image], um den Infrarot-Monitor anzuzeigen.

2	Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.

3	Vergewissern Sie sich, daß Infrarot-Symbol in der Task-Leiste anzeigen markiert ist.

Tips

Um das Infrarot-Symbol in der Task-Leiste auszublenden, vergewissern Sie sich, daß dieses Kästchen nicht markiert ist.

Wenn Sie das Symbol in der Task-Leiste ausblenden, müssen Sie den Infrarot-Monitor durch einen Doppelklick auf das Infrarot-Symbol in der Systemsteuerung öffnen.


Festlegen der akustischen Signale für Infrarot-Monitor-Ereignisse
So legen Sie fest, welche akustischen Signale für Infrarot-Monitor-Ereignisse verwendet werden

1	Klicken Sie hierauf [image], um die Eigenschaften der akustischen Signale anzuzeigen.

2	Klicken Sie in der Liste Ereignisse auf das Infrarot-Monitor-Ereignis, das Sie ändern möchten.

3	Klicken Sie in der Liste Name auf das akustische Ereignis, das Windows wiedergeben soll, wenn das ausgewählte Ereignis eintritt.

Tips

Um besondere akustische Signale wiederzugeben, muß in Ihrem Computer eine Audiokarte installiert sein.

Um ein akustisches Signal zu testen, klicken Sie darauf und dann auf die Schaltfläche [image].

Sie können die Einstellungen Ihrer akustischen Signale speichern, indem Sie auf Speichern unter klicken und dann das erstellte Audioschema benennen. Dieser Name wird in der Liste Schemas angezeigt, so daß Sie diese Einstellungen auf einfache Weise wiederherstellen können.

 Siehe auch


Wenn der Infrarot-Monitor kein Gerät innerhalb der Reichweite sehen kann

Stellen Sie sicher, daß:

Infrarot-Übertragung eingeschaltet ist.

Suchen eingeschaltet ist.

das Suchintervall nicht zu groß ist.

das Gerät nicht zu weit entfernt ist.

das Gerät IrDA-konform ist.

das Gerät eingeschaltet ist.

Infrarot-Übertragung an dem Gerät eingeschaltet ist.

nichts die Infrarot-Aktivität blockiert.

sich kein Schmutz oder Fett auf den Infrarot-Fenstern befindet.

kein direktes Sonnenlicht auf den Infrarot-Empfänger scheint.

keine nicht IrDA-konformen Geräte eine Übertragung versuchen.

 Siehe auch


Wenn ein Infrarot-Gerät häufig aus der Reichweite gerät

Wenn die Übertragung mit einem Gerät in Abständen mißlingt, versuchen Sie es mit folgenden Schritten:

Verkleinern Sie den Abstand der Infrarot-Geräte zueinander.

Suchen Sie nach teilweisen Abschattungen/Behinderungen der Infrarot-Aktivität.

Stellen Sie sicher, daß die Geräte nicht vibrieren oder ähnliches.

Reinigen Sie die Infrarot-Fenster.

Schatten Sie die Geräte gegen helles Licht ab, oder schalten Sie die helle Raumbeleuchtung aus.

Laden Sie die Akkus der Geräte neu, oder prüfen Sie ihre Stromzufuhr.


Wenn Sie nicht auf einem Infrarot-Drucker drucken können

Stellen Sie sicher, daß:

der Drucker eingeschaltet ist.

der Drucker sich innerhalb der Reichweite befindet.

der Drucker dem Infrarot-Druckeranschluß zugewiesen ist.

die Infrarot-Übertragung eingeschaltet ist.

 Siehe auch


Wenn die Übertragungsqualität nicht gut ist

Versuchen Sie es mit folgenden Schritten:

Verkleinern Sie den Abstand zwischen den Infrarot-Geräten.

Suchen Sie nach teilweisen Abschattungen/Behinderungen der Infrarot-Aktivität.

Stellen Sie sicher, daß die Geräte nicht vibrieren oder ähnliches.

Reinigen Sie die Infrarot-Fenster.

Schatten Sie die Geräte gegen helles Licht ab, oder schalten Sie die helle Raumbeleuchtung aus.


Wenn die Übertragung unterbrochen ist

Wenn die Infrarot-Übertragung unterbrochen ist, geschieht das meistens, weil etwas zwischen die beiden Infrarot-Geräte geraten ist oder weil eines der Geräte bewegt wurde. Entfernen Sie das Hindernis, oder plazieren Sie das Gerät wieder in die Reichweite.

Wenn sich kein Hindernis finden läßt und die Geräte sich innerhalb der Reichweite befinden, prüfen Sie, ob ein Nicht-Infrarot-Gerät die Übertragung stört.

Anmerkung

Wenn die Übertragung wiederhergestellt wird, bevor der Countdown der Status-Eigenschaften beendet ist, gehen keine Daten verloren.

 Siehe auch


Die Infrared Developers Association (IrDA) ist eine Gruppe von Computer- und Software-Herstellern, die sich auf ein einheitliches Format für die Übertragung zwischen Infrarot-Geräten verständigt haben. Der IrDA-Standard ermöglicht es, daß sich Infrarot-Geräte verschiedener Hersteller miteinander verständigen können.


Infrarot ist Licht, das im Spektrum jenseits des roten Lichts liegt. Zwar ist es für das menschliche Auge unsichtbar, aber Infrarot-Empfänger können es aufspüren und auf Infrarot-Signale reagieren. Viele Fernsteuerungen setzen Infrarot zur Übertragung ihrer Signale ein.


Der Infrarot-Monitor kann akustische Signale wiedergeben, wenn ein Gerät in die Reichweite gelangt, wenn es die Reichweite verläßt und wenn die Übertragung unterbrochen ist.


Da das Licht, das von diesen Infrarot-Geräten abstrahlt, sich kegelförmig von dem sendenden Gerät ausbreitet, müssen sich die beiden Geräte ungefähr gegenüberstehen. Der praktisch erreichte Übertragungswinkel weist eine gewisse Streubreite auf, liegt aber innerhalb eines kegelförmigen Bereichs von etwa 30 Grad.


Klicken Sie auf Hilfethemen, um zur Liste der Themen zurückzukehren.


Zeigt den aktuellen Status der Infrarot-Aktivität an.


Beschreibt den aktuellen Status der Infrarot-Aktivität. Zeigt darüber hinaus gegebenenfalls an, wie oft der Infrarot-Monitor nach Geräten innerhalb der Reichweite sucht, und ob das System Software für neue Plug & Play-Geräte automatisch installiert, sobald sie in die Reichweite gelangen.

Um diese Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.


Listet alle Geräte auf, die sich aktuell innerhalb der Reichweite befinden, und zeigt ein Symbol für die Geräteart an.


Zeigt die Zeit an, die verbleibt, bis der Infrarot-Monitor den Übertragungsversuch mit dem aktuellen Gerät abbricht.


Zeigt die Qualität der Übertragung zwischen dem Computer und dem anderen Infrarot-Gerät an. Selbst bei schlechter Übertragungsqualität gehen keine Informationen verloren, da Infrarot-Geräte den korrekten Empfang jedes gesendeten Informationsteils durch das andere Gerät überprüfen. Die Sendung von Informationsteilen wird so lange wiederholt, bis sie einwandfrei empfangen wurden.


Zeigt die Qualität der Übertragung zwischen dem Computer und dem anderen Infrarot-Gerät an. Selbst bei schlechter Übertragungsqualität gehen keine Informationen verloren, da Infrarot-Geräte den korrekten Empfang jedes gesendeten Informationsteils durch das andere Gerät überprüfen. Die Sendung von Informationsteilen wird so lange wiederholt, bis sie einwandfrei empfangen wurden.


Zeigt Informationen über das Gerät an, mit dem der Computer aktuell eine Infrarot-Übertragung durchführt.


Zeigt die Art des Geräts an, mit dem der Computer aktuell eine Infrarot-Übertragung durchführt.


Zeigt den Namen des Geräts an, mit dem der Computer aktuell eine Infrarot-Übertragung durchführt.


Zeigt eine Beschreibung des Geräts an, mit dem der Computer aktuell eine Infrarot-Übertragung durchführt.


Legt fest, ob der Infrarot-Monitor die Infrarot-Übertragung aktivieren soll. Legt ferner den physikalischen Anschluß fest, der für die Infrarot-Übertragung verwendet wird.


Listet auf, welche Anschlüsse für die Verwendung mit Infrarot-Geräten zugewiesen sind.

Wenn Sie Infrarot-Geräte verwenden, fordert Ihr Programm Sie möglicherweise auf, einen Anschluß anzugeben, mit dem das Gerät verbunden ist. Da Infrarot keinen physikalischen Anschluß verlangt, simuliert Windows neue Anschlüsse, die Sie verwenden können.


Legt fest, ob nach Infrarot-Geräten gesucht werden soll, die sich in Reichweite Ihres Computers befinden.

Wenn die Suche eingeschaltet ist, zeigen die Status-Eigenschaften des Infrarot-Monitors sowie das Symbol in der Task-Leiste an, ob sich Infrarot-Geräte aktuell in Reichweite des Computers befinden. Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht, klicken Sie auf Infrarot-Übertragung aktivieren, um die Option zu aktivieren.


Legt den Zeitabstand zwischen den Suchvorgängen nach Infrarot-Geräten innerhalb der Reichweite fest. Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht, können Sie sie aktivieren, indem Sie auf Infrarot-Übertragung aktivieren und anschließend auf Geräte in Reichweite suchen und Status anzeigen klicken.


Legt fest, ob Software für neue Plug & Play-Geräte automatisch installiert werden soll, wenn sie in die Reichweite gelangen. Beachten Sie, daß Geräte nur einmal installiert werden müssen, nicht jedesmal, wenn sie in die Reichweite gelangen. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, daß Infrarot-Übertragung aktivieren markiert ist.

Wenn Sie häufig Ihren tragbaren Computer in die Nähe eines anderen Infrarot-Geräts bringen, das Sie nicht installieren möchten, sollten Sie diese Option unter Umständen deaktivieren.


Setzt die Infrarot-Monitor-Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.


Legt fest, daß der Infrarot-Monitor automatisch ein Dialogfeld anzeigt, wenn die Infrarot-Übertragung unterbrochen wird. Der Infrarot-Monitor informiert Sie dann automatisch, daß die Verbindung unterbrochen wurde; das Dialogfeld wird automatisch geschlossen, wenn die Unterbrechung beendet ist. Wenn Sie das Dialogfeld des Infrarot-Monitors verwenden, während es geöffnet ist, bleibt es auf dem Bildschirm, bis Sie es schließen.


Legt fest, daß der Infrarot-Monitor akustische Signale verwenden soll, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Gerät in die Reichweite gelangt, ein Gerät die Reichweite verläßt und wenn die Übertragung unterbrochen wird. Wenn Ihr Computer über eine Audiokarte verfügt, können Sie auf das Symbol Akustische Signale in der Systemsteuerung doppelklicken, um die Zuordnung der akustischen Signale zu diesen Ereignissen zu ändern.


Blendet das Symbol für den Infrarot-Monitor in der Task-Leiste aus (oder ein).

Anmerkung  Wenn Sie das Symbol in der Task-Leiste ausblenden und das Dialogfeld Infrarot-Monitor schließen, müssen Sie den Infrarot-Monitor durch einen Doppelklick auf das Infrarot-Symbol in der Systemsteuerung öffnen.


Setzt die Einstellungen des Infrarot-Monitors auf die Standardwerte zurück.


Zeigt Informationen an, die der Computer verwendet, um sich selbst gegenüber anderen Infrarot-Geräten und gegenüber Netzwerkgeräten (wenn Sie an ein Netzwerk angeschlossen sind) auszuweisen. Änderungen, die an diesen Informationen vorgenommen werden, erscheinen auch in den Netzwerk-Eigenschaften in der Systemsteuerung.


Zeigt den Namen an, den der Computer verwendet, um sich selbst gegenüber anderen Infrarot-Geräten und gegenüber Netzwerkgeräten (wenn Sie an ein Netzwerk angeschlossen sind) auszuweisen. Änderungen, die an diesen Informationen vorgenommen werden, erscheinen auch in den Netzwerk-Eigenschaften in der Systemsteuerung.


Zeigt die Beschreibung an, die der Computer verwendet, um sich selbst gegenüber anderen Infrarot-Geräten und gegenüber Netzwerkgeräten (wenn Sie an ein Netzwerk angeschlossen sind) auszuweisen. Änderungen, die an diesen Informationen vorgenommen werden, erscheinen auch in den Netzwerk-Eigenschaften in der Systemsteuerung.


Zeigt die Versions- und Copyright-Informationen über den Infrarot-Monitor an.


Erlaubt es Ihnen, eine Höchstgeschwindigkeit für das Infrarot-Gerät einzustellen.

Standardmäßig tauschen Infrarot-Geräte Daten mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit aus. In manchen Fällen verbessert ein Herabsetzen der Geschwindigkeit der Geräte aber die Übertragung, weil so die Zahl der Wiederholungsversuche verringert wird.


Wählen Sie die Höchstgeschwindigkeit (in Kilobyte pro Sekunde) für die Infrarot-Übertragung aus.