Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Installation, die Konfiguration sowie die Fehlerbehebung des 32-Bit Data Link Control (DLC)-Protokolls auf einer Arbeitsstation, die mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 95 arbeitet. Es wird vorausgesetzt, daß Sie mit Windows 95 und mit den technischen Aspekten von Netzwerken vertraut sind, die in Microsoft Windows 95 - Die technische Referenz erläutert werden.

Das DLC-Protokoll wird hauptsächlich verwendet, um auf IBM® Mainframes und auf AS/400-Computer zuzugreifen. Host-Terminal-Emulationsprogramme verwenden dieses Protokoll, um direkt mit den Mainframes zu kommunizieren. Dieses Protokoll wird für allgemeine Netzwerkroutinen unter Windows 95 nicht verwendet.

 Grundlagen des 32-Bit-DLC-Protokolls

 Installieren des 32-Bit-DLC-Protokolls

     Automatische Installation von Windows 95 mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll

     Serverbasiertes Setup mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll

 Konfigurieren des 32-Bit-DLC-Protokolls

     Einstellungen für das 32-Bit-DLC-Protokoll

 Technische Anmerkungen zum 32-Bit-DLC-Protokoll

     Deaktivieren der 16-Bit-Unterstützung

     Umstellen von IBM LAN-Unterstützung

     Einstellungen für Max. Anzahl von Verbindungen und Max. Anzahl von SAPs

     Hinweise zur Fehlerbehebung für Microsoft 32-Bit-DLC

 Technische Unterstützung

 Copyright-Informationen


Grundlagen des 32-Bit-DLC-Protokolls

Die 32-Bit-DLC-Protokollsoftware für Windows 95 ermöglicht dem Netzwerkadministrator die zusätzliche Unterstützung von 32-Bit- und 16-Bit-Programmen, die das DLC-Protokoll verwenden.

Dieses Protokoll unterstützt Windows-basierte 32-Bit-Programme, die CCB2 verwenden. Es unterstützt jedoch keine 32-Bit-Programme, die zur Ausführung unter OS/2 programmiert wurden. Dieses Protokoll unterstützt außerdem 16-Bit-Programme, die CCB1 verwenden. Es ersetzt das Microsoft 16-Bit-DLC-Protokoll und kann auch IBMs LAN-Unterstützungstreiber ersetzen und so zusätzlichen konventionellen sowie oberen Speicher verfügbar machen. Weitere Informationen zum Umstellen von IBMs LAN-Unterstützungstreibern finden Sie unter Umstellen von IBM LAN-Unterstützung.

Sie können das 32-Bit-DLC-Protokoll auf der Arbeitsstation installieren, die unter Windows 95 läuft, um direkt mit einem Host-Computer zu kommunizieren, zum Beispiel mit einem Mainframe oder mit einem IBM AS/400-Computer. Dieses Protokoll kann mit Token Ring-, FDDI- und Ethernet-Netzwerkadaptertreibern verwendet werden.

Anmerkung  Sie können das 32-Bit-DLC-Protokoll auch verwenden, um eine Verbindung zu lokalen Druckern herzustellen, die direkt an das Netzwerk angeschlossen sind. Über das DLC-Protokoll können Sie auf einem Drucker (beispielsweise einem Hewlett-Packard HP® LaserJet® 4Si) drucken, der mit einem HP JetDirect®-Netzwerkadapter arbeitet und so eine direkte Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, anstatt den Anschluß eines Druckerservers zu verwenden. Das DLC-Protokoll muß auf dem Druckerserver des Druckers installiert sein und ausgeführt werden. Das Protokoll muß auf den Computern, die Druckaufträge an den Druckerserver senden, nicht installiert sein. Damit Sie mit dem DLC-Protokoll-Gerätetreiber arbeiten können, müssen Sie im Ordner DRUCKER einen Netzwerkdrucker erstellen.

Das 32-Bit-DLC-Protokoll verwendet keinen Netzwerk-Redirector, um mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Es besitzt keine NetBIOS-Schnittstelle. Ein 16-Bit Terminal-Emulationsprogramm kann das 32-Bit-DLC-Protokoll aufrufen, indem es den Interrrupt-Vektor Int 0x5C (NetBIOS) verwendet. Das 32-Bit-DLC-Protokoll verträgt sich mit anderen Protokollen und entspricht der Network Driver Interface Specification (NDIS) 3.1.


Installieren des 32-Bit-DLC-Protokolls

Sie können das 32-Bit-DLC-Protokoll auf Computern unter Windows 95 über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung installieren. Eine andere Möglichkeit, dieses Protokoll zu installieren, besteht in der Verwendung von Anweisungen in benutzerdefinierten Setup-Skripts, wenn Windows 95 auf Arbeitsstationen installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Installation von Windows 95 mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll.

Anmerkung  Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie Ihre Windows 95-Setup-Diskette bereitlegen. Während des Setups werden Dateien von dieser Diskette angefordert.

Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Windows 95-Setup-Diskette einzulegen, müssen Sie den Ordner auf der Setup-Diskette angeben, der die Windows 95-Cabinet-Dateien (.CAB) enthält.

So installieren Sie das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll

1.	Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol Netzwerk, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.

2.	Doppelklicken Sie auf Protokoll.

3.	Klicken Sie auf Diskette, und geben Sie anschließend den Laufwerknamen der Diskette oder des Netzlaufwerks ein, auf der oder auf dem sich die 32-Bit-DLC-Dateien befinden.

4.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihren Computer herunterzufahren und anschließend neu zu starten, führen Sie diesen Vorgang aus, damit die neuen Einstellungen wirksam werden können.

Anmerkung  Um zu überprüfen, ob das 32-Bit-DLC-Protokoll an die Netzwerkkarte gebunden wurde, doppelklicken Sie auf Ihre Netzwerkkarte, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Bindungen. Sie können die Anbindung nicht prüfen, indem Sie auf das 32-Bit-DLC-Protokoll doppelklicken, da nur Client-Computer und Dienste an Protokollen gebunden werden können.

Das Windows 95-Setup entfernt alle vorherigen Konfigurationseinstellungen für Microsoft 16-Bit-DLC und fügt in der Datei AUTOEXEC.BAT für DLCHLP.EXE (der Datei, die 16-Bit-DLC-Programme unterstützt) einen Eintrag hinzu.

Die folgende Liste erläutert die Dateien, die zur Unterstützung des 32-Bit-DLC-Protokolls zur Verfügung stehen.

Dateiname	Beschreibung
NETDLC32.INF	Die Windows 95-Geräteinformationsdatei, die die Einstellungen enthält, die das Windows 95-Setup zur Installation von DLC verwendet.
DLC.VXD	Der Windows 95-Gerätetreiber für DLC.
DLCAPI.DLL	Die DLL-Datei, die 32-Bit-DLC-Programme unterstützt.
DLCNDI.DLL	Eine DLL-Datei, die das Windows 95-Setup für benutzerdefinierte Installationen verwendet.
TRCDLC.EXE	Ein Dienstprogramm für Befehlszeilenablaufverfolgung zur Anzeige von DLC-Befehlen, die 32-Bit-Aufrufe ausführen. Dieses Dienstprogramm unterstützt Entwickler bei der Fehlerbehebung in 32-Bit-DLC-Programmen.
DLCHLP.EXE	Ein speicherresidentes Programm, das 32-Bit-DLC ermöglicht, auch 16-Bit-Programme zu unterstützen. Diese Datei wird über die Datei AUTOEXEC.BAT geladen. Sie ist jedoch nicht erforderlich, wenn Sie keine Unterstützung für 16-Bit-DLC-Programme benötigen.
Achtung  Wenn Sie keine Unterstützung für 16-Bit-DLC-Programme benötigen, entfernen Sie DLCHLP.EXE nicht manuell aus Ihrer Datei AUTOEXEC.BAT. Deaktivieren Sie statt dessen die Unterstützung für 16-Bit-DLC-Programme über die Einstellung CCB1-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren der 16-Bit-Unterstützung.


Automatische Installation von Windows 95 mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll

Sie können das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll in automatische Installationen einschließen, die mit MSBATCH.INF arbeiten. Weitere Informationen zu automatischen Installationen finden Sie in Kapitel 5, „Benutzerdefinierte, automatische und erzwungene Installation“, in Microsoft Windows 95 - Die technische Referenz.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll während einer automatischen Installation von Windows 95 einzurichten:

1.	Fügen Sie der aus MSBATCH.INF verfügbaren Liste von Protokollen das 32-Bit-DLC-Protokoll hinzu.

2.	Nehmen Sie das 32-Bit-DLC-Protokoll in MSBATCH.INF auf.

So fügen Sie das 32-Bit-DLC-Protokoll der Liste der verfügbaren Protokolle hinzu

1.	Kopieren Sie alle Dateien für das 32-Bit-DLC-Protokoll in das Verzeichnis, in dem Sie Ihre Windows 95-.CAB-Dateien speichern werden.

2.	Erstellen Sie eine Datei namens CUSTOM.INF, und kopieren Sie anschließend die folgenden Zeilen und fügen Sie sie in die Datei ein:

[version]

signature="$CHICAGO$"

[Custom_Precopy]

CopyFiles=PrecopyFiles

[DestinationDirs]

PrecopyFiles=2

[PrecopyFiles]

netdlc32.inf

[SourceDisksNames]

1=Disc_1_Desc,"",0

[SourceDisksFiles]

netdlc32.inf=1,,6000

[load_inf]

netdlc32.inf


Serverbasiertes Setup mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll

Sie können das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll in serverbasierte Installationen von Windows 95 einschließen. Weitere Informationen zu serverbasierten Installationen finden Sie in Kapitel 4, „Server-basiertes Setup für Windows 95“, in Microsoft Windows 95 - Die technische Referenz.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll in eine serverbasierte Installation von Windows 95 einzuschließen:

1.	Schließen Sie das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll in eine Netzwerkinstallation von Windows 95 ein.

2.	Richten Sie die Computer der Benutzer mit der Netzwerkinstallation ein. Fügen Sie das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll während der Installation hinzu.

So schließen Sie das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll in eine Netzwerkinstallation von Windows 95 ein

1.	Richten Sie Windows 95 auf dem Server für Remote-Installation ein. Weitere Informationen zu diesem Vorgehen finden Sie in Microsoft Windows 95 - Die technische Referenz.

2.	Wechseln Sie auf der Windows 95-CD-ROM in das Verzeichnis \Admin\Nettools\Netsetup, und führen Sie anschließend INFINST.EXE aus.

3.	Klicken Sie auf Set Path, und geben Sie das Verzeichnis der Windows 95-Installationsdateien auf dem Netzwerkserver an.

4.	Klicken Sie auf Install INF, und geben Sie anschließend den Pfad des Verzeichnisses oder des Netzlaufwerks an, in dem Sie die Installationsdateien für Microsoft 32-Bit-DLC gespeichert haben.

Weitere Informationen zu INFINST.EXE finden Sie in Microsoft Windows 95 - Die technische Referenz.

Wenn Sie eine serverbasierte Installation durchführen, können Sie das 32-Bit-DLC-Protokoll auf zwei verschiedene Arten installieren:

Lassen Sie es automatisch installieren, indem Sie MSBATCH.INF verwenden.

Installieren Sie es manuell auf den Computern der einzelnen Benutzer.

So richten Sie den Computer eines Benutzers für serverbasiertes Setup mit automatischer Installation des 32-Bit-DLC-Protokolls ein

1.	Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Windows 95-Installation erstellt haben.

2.	Kopieren Sie die folgende Zeile in den Abschnitt [Network] der Datei MSBATCH.INF:

protocols=32dlc

Anmerkung  In der Zeile protocols= können Sie auch Einträge für andere Netzwerkprotokolle vornehmen. Die einzelnen Protokolle sollten durch ein Komma getrennt werden. Zum Beispiel:

protocols=32dlc,tcp/ip

2.	Führen Sie Windows 95-Setup vom Netzlaufwerk aus.

So richten Sie den Computer eines Benutzers für serverbasiertes Setup und manuelle Installation des 32-Bit-DLC-Protokolls ein

1.	Führen Sie Windows 95-Setup vom Netzlaufwerk aus. Wählen Sie die Option Benutzerdefinierte Installation.

2.	Klicken Sie im Dialogfeld Netzwerkkonfiguration auf Hinzufügen und anschließend auf Protokoll.

3.	Klicken Sie auf Microsoft und anschließend auf Microsoft 32-Bit-DLC.


Konfigurieren des 32-Bit-DLC-Protokolls

Sie können die Einstellungen des 32-Bit-DLC-Protokolls konfigurieren, indem Sie das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung verwenden. In den meisten Fällen müssen Sie die voreingestellten Werte nicht ändern.

So konfigurieren Sie das 32-Bit-DLC-Protokoll manuell

1.	Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol Netzwerk.

2.	Doppelklicken Sie auf 32-Bit-DLC-Protokoll.

Wenn der Computer mehrere Netzwerkkarten besitzt, gibt es für jede Netzwerkkarte eine Instanz des Protokolls.

3.	Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert, um die Einstellungen des 32-Bit-DLC-Protokolls zu ändern. Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter Einstellungen für das 32-Bit-DLC-Protokoll.

4.	Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK. Fahren Sie den Computer herunter und starten Sie ihn neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, damit die Änderungen wirksam werden.


Einstellungen für das 32-Bit-DLC-Protokoll

Die folgende Liste erläutert die über das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung konfigurierbaren Einstellungen. Die Einstellungen werden nur für Programmunterstützung verwendet.

32-Bit-DLC-Parameter	Beschreibung	Einheiten	Geltungs- bereich	Vorein- stellung
CCB-Netzwerkkartennummer (enstpricht LANAnumber in NCB)	Gibt eine eindeutige Nummer an, die vom 32-Bit-DLC zur Identifizierung jeder Instanz eines Treibers verwendet wird, der zu einer Netzwerkkarte gehört. Weitere Informationen zum Einstellen der CCB-Nummer für eine alternative oder eine zweite Netzwerkkarte finden Sie unter Konfigurieren einer zweiten Netzwerkkarte für die Verwendung des 32-Bit-DLC-Protokolls.	Ordinalzahlen	1-15	0
Ethernet DIX	Stellt das Rahmenformat ein. Für das Ethernet-Format 802.3 setzen Sie den Wert auf 0. Für das Ethernet-Format DIX 2.0 (Ethertype 0x80D5) setzen Sie den Wert auf 1 (aktivieren). (Ethernet DIX-Rahmen besitzen ein zusätzliches Typenfeld.)	Boolean	0-1	0
Max. Anzahl Gruppenmit- glieder	Legt die maximale Anzahl SAPs fest, die zu jedem Gruppen-SAP gehören können.	Mitglieder	1-127	0
Max. Anzahl Gruppen-SAPs	Legt die maximale Anzahl der Gruppen-SAPs fest, die gleichzeitig geöffnet werden können.	SAPs	1-126	0
Max. Anzahl von Verbindungen	Legt die Anzahl der Verbindungsstationen fest, die gleichzeitig geöffnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Max. Anzahl von Verbindungen und Max. Anzahl von SAPs.	Verbindungen	1-255	20
Max. Anzahl von SAPs	Zeigt eine Server-Zugriffsstelle an. Eine Beschreibung der SAPs finden Sie im Handbuch Local Area Network Technical Reference von IBM. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Max. Anzahl von Verbindungen und Max. Anzahl von SAPs.	SAPs	1-255	3
Max. Anzahl von Netzwerkkarten	Legt die maximale Anzahl von Netzwerkkarten fest, die Ihr Computer enthalten kann.	Netzwerkkarten	1-16	4
Max. Rahmengröße	Legt die maximale Größe eines Rahmens fest, die im Netzwerk übertragen werden kann. Der Höchstwert für diese Einstellung hängt vom Netzwerktyp ab. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Netzwerkdokumentation.	Byte	96-17960	4464
Max. Anwenderanzahl	Gibt die Höchstzahl der logischen Netzwerkkarten an, die gleichzeitig geöffnet sein können. Normalerweise öffnet jedes 32-Bit-Programm eine eigene logische Netzwerkkarte.	Zugriffsnummern für geöffnete Netzwerkkarten	1-40	5
NDIS-Pkt-Deskriptoren	Legt die Anzahl der Pakete fest, die der Netzwerkkartentreiber in seinem Paketpuffer speichern kann, bevor er sie an das Netzwerk sendet.	Pakete	24-128	24
CCB1-Unterstützung	Wenn diese Einstellung auf 1 gesetzt ist, werden 16-Bit-Programme, die CCB1 verwenden, unterstützt. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, werden nur 32-Bit-DLC-Programme unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren der 16-Bit-Unterstützung.	Boolean	0-1	1
Adress-Bit-Swapping	Wenn DLC an einen Ethernet-oder Token-Ring-Treiber gebunden ist, setzen Sie diesen Parameter auf 1 (aktiviert), um das Adress-Bit-Swapping einzuschalten.	Boolean	0-1	1
Zeitgeber T1 (1)	Legt den Wert von „short tick“ für den Neuübertragungs-Zeitgeber fest. Dieser Zeitgeber bestimmt die Verzögerung vor der Neuübertragung eines Link-Level-Rahmens, wenn keine Bestätigung empfangen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	5
Zeitgeber T1 (2)	Legt den Wert von „long tick„ für den Neuübertragungs-Zeitgeber fest. Dieser Zeitgeber bestimmt die Verzögerung vor der Neuübertragung eines Link-Level-Rahmens, wenn keine Bestätigung empfangen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	25
Zeitgeber T2 (1)	Legt den Wert von „short tick“ für den verzögerten Bestätigungszeitgeber fest Dieser Zeitgeber bestimmt die Verzögerung, bevor ein empfangener Rahmen bestätigt wird, wenn das Empfangsfenster nicht erreicht wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	1
Zeitgeber T2 (2)	Legt den Wert von „long tick“ für den verzögerten Bestätigungszeitgeber in Einheiten von 40 Millisekunden fest. Dieser Zeitgeber bestimmt die Verzögerung, bevor ein empfangener Rahmen bestätigt wird, wenn das Empfangsfenster nicht erreicht wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	10
Zeitgeber Ti (1)	Legt den Wert von „short tick“ für den Leerlauf-Zeitgeber fest. Dieser Zeitgeber bestimmt, wie oft DLC eine inaktive Verbindung überprüft, um festzustellen, ob sie noch funktionsfähig ist. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	25
Zeitgeber Ti (2)	Legt den Wert von „long tick“ für den Leerlauf-Zeitgeber fest. Dieser Zeitgeber bestimmt, wie oft DLC eine inaktive Verbindung überprüft, um festzustellen, ob sie noch funktionsfähig ist. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitgebereinstellungen.	40 Millisekunden	1-255	125
Trace-Maske	Zeigt die Standardmaskeneinstellung an, die von dem Dienstprogramm für Befehlszeilenablaufverfolgung, TRCDLC.EXE, verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des 32-Bit-DLC-Protokolls.	–-	–-	–-


Konfigurieren einer zweiten Netzwerkkarte für die Verwendung des 32-Bit-DLC-Protokolls

Wenn Sie Ihrem Computer eine zweite Netzwerkkarte hinzufügen, wird eine neue Kopie des 32-Bit-DLC-Protokolls erstellt und automatisch an Ihre sekundäre Netzwerkkarte gebunden, wenn die Netzwerkkarte mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll kompatibel ist. Beim Neustart Ihres Computers wird die Einstellung der CCB-Netzwerkkartennummer für diese Kopie des 32-Bit-DLC-Protokolls automatisch in eine eindeutige Zahl geändert.

Anmerkung  Wenn Sie Ihre primäre Netzwerkkarte entfernen, ändert sich die CCB-Netzwerkkartennummer für die sekundäre Netzwerkkarte nicht.

Weitere Informationen zur Einstellung der CCB-Netzwerkkartennummer finden Sie unter Einstellungen für das 32-Bit-DLC-Protokoll.


Zeitgebereinstellungen

Das Microsoft DLC-Protokoll verwendet drei Zeitgeber:

t1 (Neuübertragung)

t2 (Bestätigung)

ti (Leerlauf)

Jeder Zeitgeber besitzt eine „short tick“-Rate und eine „long tick“-Rate, die einzelne Befehle zur Bestimmung von Zeitgeberwerten verwenden. Ein Befehl wie beispielsweise Dlc.Open.Sap gibt einen Zeitgeberwert mit einem Wertebereich von 1 bis 10 Millisekundeneinheiten an.

Wenn die Zahl im Wertebereich von 1 bis 5 Millisekundeneinheiten liegt, ist der tatsächliche Zeitgeberwert:

(gewählte Zahl) * (Wert für short-tick) * 40 Millisekunden

Wenn die Zahl im Wertebereich von 6 bis 10 Millisekundeneinheiten liegt, ist der tatsächliche Zeitgeberwert:

(gewählte Zahl - 5) * (Wert für long-tick) * 40 Millisekunden

Einige Netzwerkprogramme passen diese Zeitgebereinträge automatisch an. Der Befehl Dlc.Open.Adapter überschreibt den voreingestellten Wert.


Technische Anmerkungen zum 32-Bit-DLC-Protokoll

Dieser Abschnitt enthält technische Informationen zum 32-Bit-DLC-Protokoll.

Die folgenden 16-Bit-DLC-Protokolleinstellungen stehen auch für das 32-Bit-DLC-Protokoll zur Verfügung. Die Namen haben sich jedoch geändert.

16-Bit-DLC	32-Bit-DLC
Swapping	Adress-Bit-Swapping
UseDIX	Ethernet DIX
SAPS	Max. Anzahl von SAPs
Stationen	Max. Anzahl von Verbindungen
Der herstellerübergreifende Standard ist als DIX-Standard bekannt; sein Name leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der drei teilnehmenden Hersteller ab: Digital Equipment Corporation, Intel und Xerox. Es gibt zwei Versionen von Ethernet DIX: 1.0 und 2.0. Windows 95 unterstützt Ethernet DIX 2.0.

Der Standard IEEE 802.3 CSMA/CD für Ethernet-Technologie basiert auf dem DIX-Ethernet-Standard.


Deaktivieren der 16-Bit-Unterstützung

Wenn Ihre Benutzer nur mit 32-Bit-Netzwerkprogrammen arbeiten, können Sie die Unterstützung für 16-Bit-Programme deaktivieren. Hierdurch wird der Netzwerkzugriff beschleunigt.

So deaktivieren Sie die Unterstützung für 16-Bit-Programme

1.	Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol Netzwerk, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Konfiguration.

2.	Doppelklicken Sie auf das 32-Bit-DLC-Protokoll, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Erweitert.

3.	Klicken Sie auf die Einstellung CCB1-Unterstützung, und setzen Sie den Wert anschließend auf 0.

Wenn Sie die Einstellung CCB1-Unterstützung deaktivieren, wird der Bezug auf DLCHLP.EXE aus Ihrer Datei AUTOEXEC.BAT entfernt.


Umsteigen von IBM LAN-Unterstützung

Wenn Ihr Unternehmen bisher mit IBM LAN-Unterstützung gearbeitet hat und nun auf das 32-Bit-DLC-Protokoll umsteigt, verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Einstellung Xmit_swap in Dxme0mod.sys in die Einstellungen Adress-Bit-Swapping und Ethernet DIX für das 32-Bit-DLC-Protokoll umzuwandeln.

Einstellung Xmit_swap in Dxme0mod.sys	Einstellung Adress-Bit-Swapping	Einstellung Ethernet DIX
0	1	0
1	1	1
2	0	0
3	0	1


Einstellungen für Max. Anzahl von Verbindungen und Max. Anzahl von SAPs

Jedes Programm erfordert eine bestimmte Anzahl SAPs und Verbindungsstationen. Da jeder SAP und jede Verbindungsstation Arbeitsspeicher belegt, sollten Sie nur so viele bereitstellen, wie Ihr Programm zur Ausführung benötigt.

Wenn Sie nicht wissen, wie viele SAPs und Verbindungsstationen Ihr Programm benötigt und Sie den Speicherbedarf Ihrer Terminal-Emulationsprogramme möglichst gering halten möchten, beginnen Sie mit großen Werten und verkleinern diese schrittweise, bis das Programm nicht mehr arbeitet.

Das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll arbeitet per Voreinstellung mit fünf SAPs und 20 Verbindungsstationen. Für die meisten Programme sollte dies ausreichend sein. Wenn erforderlich, können Sie die Anzahl der SAPs und Verbindungsstationen erhöhen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der 32-Bit-DLC-Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren des 32-Bit-DLC-Protokolls.

Informationen über die Einstellungen, die Sie für SAPs und Verbindungsstationen in Zusammenhang mit Ihren DLC-Programmen benötigen, finden Sie in der Dokumentation für diese Programme.


Tips zur Fehlerbehebung für Microsoft 32-Bit-DLC

Dieser Abschnitt gib Hinweise zur Fehlerbehebung bei Problemen, die mit dem 32-Bit-DLC-Protokoll auftreten können.


Allgemeine Tips zur Fehlerbehebung

Windows 95 meldet einen Dlchlp-Fehler.

Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Sie Ihre Datei AUTOEXEC.BAT entfernt oder umbenannt haben oder wenn Sie den Bezug auf DLCHLP.EXE aus Ihrer Datei AUTOEXEC.BAT entfernt haben. Um diesen Fehler zu beheben, fügen Sie den Eintrag Dlchlp.exe Ihrer Datei AUTOEXEC.BAT erneut hinzu.

Weitere Informationen über die Datei DLCHLP.EXE finden Sie unter Deaktivieren der 16-Bit-Unterstützung.

Wenn Sie 32-Bit-DLC als Standardprotokoll einstellen, ändert sich die LANA-Nummer für NetBIOS-Protokolle nicht.

Das 32-Bit-DLC-Protokoll verwendet keine LANA-Nummer. Es besteht also kein Grund, DLC als Standardprotokoll einzustellen.


Setup-Aspekte

Ihr DLC-Programm stellt nach dem Update von IBM LAN-Unterstützung auf das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll keine Verbindung her.

Das 32-Bit-DLC-Protokoll kann nicht für ein Update über eine bestehende Installation von IBM LAN-Unterstützung verwendet werden. Wenn Sie das 32-Bit-DLC-Protokoll installieren, ohne zuvor Ihr IBM DLC-Protokoll zu entfernen, können Sie möglicherweise keine Verbindung zu Ihrem Host herstellen, und der unter Windows 95 ausgeführte Computer reagiert unter Umständen nicht mehr.

Sie müssen zuerst das IBM DLC-Protokoll in der Systemsteuerung über das Symbol Netzwerk entfernen und anschließend das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des 32-Bit-DLC-Protokolls. Die Programmeinstellungen von IBM LAN-Unterstützung werden nicht für das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll übernommen. Stellen Sie sicher, daß die Einstellungen der Eigenschaften für das Microsoft 32-Bit-DLC den früheren Einstellungen für IBM LAN-Unterstützung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsteigen von IBM LAN-Unterstützung oder unter Einstellungen für das 32-Bit-DLC-Protokoll.

Anmerkung  Bevor Sie das Update über IBM LAN-Unterstützung installieren, halten Sie die Parameter für die DXM-Treiberzeile(n) fest, damit Sie die Einstellungen für das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll entsprechend konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Umsteigen von IBM LAN-Unterstützung.

Wie richten Sie 32-Bit-DLC für eine weitere Netzwerkkarte ein, nachdem Sie das Update von IBM LAN-Unterstützung durchgeführt haben?

Sie können die andere Netzwerkkarte konfigurieren, indem Sie die Einstellung CCB-Netzwerkkartennummer verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer zweiten Netzwerkkarte für das 32-Bit-DLC-Protokoll.


Kompatibilitäts- und Konfigurationsaspekte

Gibt es eine Anbindung von 32-Bit-DLC an DFÜ-Netzwerkkarten?

Zur Zeit kann das Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll nicht an DFÜ-Netzwerkkarten gebunden werden. Wenn die DFÜ-Netzwerkkarte installiert ist und Sie anschließend das 32-Bit-DLC-Protokoll installieren, scheint das 32-Bit-DLC-Protokoll an die DFÜ-Netzwerkkarte gebunden zu sein. Nach dem Neustart Ihres Computers entfernt Windows 95 jedoch die Anbindung. Dies ist konstruktionsbedingt.

Warum können die Einstellungen "Extra SAPs" und "Extra Verbindungsstationen" nicht verwendet werden?

Die Einstellungen "Extra SAPs" und "Extra Verbindungsstationen" sind beim Microsoft 32-Bit-DLC-Protokoll nicht mehr erforderlich. Ursprünglich dienten sie dazu, den Bedarf an konventionellem Arbeitsspeicher zu verringern. Diese Notwendigkeit ist inzwischen entfallen.

Nach dem Entfernen eines Netzwerkkarten-Treibers können Ihre Programme keine Verbindung mit dem Host herstellen.

Wenn Ihr Computer mit mehreren Netzwerkkarten ausgestattet ist, kann das Entfernen eines Netzwerkkarten-Treibers verhindern, daß das DLC-Programm korrekt mit dem Host verbunden wird. Die Verbindung scheitert, wenn es sich bei dem entfernten Netzwerkkartentreiber um die Netzwerkkarte handelt, für die das DLC-Programm konfiguriert ist. Um dieses Problem zu vermeiden, wenn das DLC-Programm für die primäre Netzwerkkarte konfiguriert ist, sollten Sie sicherstellen, daß der Wert der CCB-Netzwerkkartennummer auf 0 gesetzt ist. Wenn das DLC-Programm für eine weitere (oder sekundäre) Netzwerkkarte konfiguriert ist, stellen Sie sicher, daß die CCB-Netzwerkkartennummer auf 1 gesetzt ist. Das 32-Bit-DLC-Protokoll erlaubt CCB2-Netzwerkkartennummern von 0 bis F.

Sie können über Ethernet nach dem Hinzufügen oder nach einem Update auf das 32-Bit-DLC-Protokoll keine Verbindung zu Ihrem Host herstellen.

Die häufigsten Schwierigkeiten, die beim Verwenden des DLC-Protokolls über Ethernet auftreten, sind Probleme beim Bit-Swapping und Ethernet DIX. Überprüfen Sie, ob der Host den Rahmentyp 802.3 oder Ethernet DIX 2.0 verwendet und ob Adress-Swapping in Ihrem Netzwerk erforderlich ist. Weitere Informationen zum Konfigurieren des 32-Bit-DLC-Protokolls finden Sie unter Konfigurieren des 32-Bit-DLC-Protokolls.

Nach der Installation des 32-Bit-DLC-Protokolls auf einer Token-Ring-Netzwerkkarte reagiert Ihr unter Windows 95 ausgeführte Computer nicht mehr.

Manche Token-Ring-Netzwerkkarten verwenden eine Einstellung für RcvBufsize, die zu klein für die Größe des Rahmens ist, der über das Netz gesendet wird. In diesem Fall starten Sie Windows 95 im abgesicherten Modus neu, und vergrößern Sie die Einstellung RcvBufSize für den Netzwerkkartentreiber. Weitere Informationen über die korrekten Einstellungen für Ihre Netzwerkkarte finden Sie in der Dokumentation Ihrer Netzwerkkarte.


Technische Unterstützung

Zugang zu Microsoft-Informationen

Online- oder Unterstützungsdienst	Zugangsverfahren
The Microsoft Network	Klicken Sie im Menü Microsoft auf Windows 95 und anschließend auf WinNews, oder greifen Sie auf die Microsoft Knowledge Base zu.
America Online®	Verwenden Sie das Kennwort winnews.
CompuServe®	Geben Sie go winnews ein. Um auf Produktinformationen aus der Microsoft Knowledge Base zuzugreifen, geben Sie go mskb ein.
FTP im Internet	Geben Sie ftp://ftp.microsoft.com /PerOpSys/Win_News ein.
GEnie™	Rufen Sie Dateien aus dem Bereich WinNews in Windows 95 RTC ab.
Prodigy™	Geben Sie jump winnews ein.
World Wide Web (Internet)	Geben Sie http://www.windows.microsoft.com ein.
Microsoft Software Service	Für Unterstützung außerhalb den USA, wenden Sie sich an einen örtlichen Microsoft-Vertragshändler. Wenden Sie sich an Ihre Microsoft-Niederlassung, um Informationen zur Unterstützung zu erfahren. Die entprechenden Telefonnummern finden Sie in Introducing Windows 95 oder in der Windows 95-Informationsdatei SUPPORT.TXT.


Copyright-Informationen

Das von Ihnen installierte 32-Bit-DLC-Protokoll, ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 95 gedacht und gilt als Bestandteil dieses Betriebssytems. Daher unterliegt die Verwendung denselben Bestimmungen und Bedingungen, die für das Betriebssystem Microsoft Windows 95 gelten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht der Microsoft Corporation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da Microsoft auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muß, stellt dies keine Verpflichtung seitens Microsoft dar, und Microsoft kann die Richtigkeit der hier dargelegten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. MICROSOFT SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.

Microsoft, MS-DOS, Visual Basic, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken und Windows NT ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

AIX, IBM und OS/2 sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation. Banyan ist eine eingetragene Marke von Banyan Systems, Inc. Hewlett-Packard, HP, JetDirect und LaserJet sind eingetragene Marken der Hewlett-Packard Company. NetWare und Novell sind eingetragene Marken von Novell, Inc.; UNIX ist eine eingetragene Marke in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird exklusiv durch X/Open, Ltd. lizenziert.

0995